0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 f1 0.4 − 0.3 − 0.2 − 0.1 − 0 0.1 0.2 0.3 0.4

Time [ns]

Medium Gain Pass 7

EMBC Slot 13