M . F O R T N E R - S E C O N D L E V E L I N P U T C O M P U T E R - 6 F E B 1 9 9 9

9 of 20

SLIC Architecture

Input

Input

VME Bus

Proc

Rcvr

(16 Total)

Serial Data

Input Link

Link

Output Trans

VME Link

Proc Chan

Proc Link

Proc Chan

Proc Link

Proc Chan

Proc Link

Proc Chan

Proc Link

Proc Chan

Output Link

Output Serial Data

Input Rcvr

Input Link

Input Rcvr

Input Link

Input Rcvr

Input Link

Input Rcvr

Input Link

Input Rcvr

Input Link

Input Rcvr

Input Link

Input Rcvr

Input Link

DSP (5 Total)

Processor Units