0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0

5000

10000

15000

20000

25000

Nunm(Pred) - Src 3 vs VPDL (cm)^{hNunmPred3}_{Entries 550}

Mean 0.03197 RMS 0.02676 Underflow 0 Overflow 0

Nunm(Pred) - Src 3 vs VPDL (cm)

0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 -1

-0.5

0

0.5

1 Nmix(Pred) - Src 3 vs VPDL (cm)^{hNmixPred3}_{Entries 550}

Mean 0 RMS 0 Underflow 0 Overflow 0

Nmix(Pred) - Src 3 vs VPDL (cm)

0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0

200

400

600

800

1000

Asym(Data) vs VPDL (cm)^{hAsymData}_{Entries 12}

Mean 0.09451 RMS 0.005856 Underflow 0 Overflow 0

Asym(Data) vs VPDL (cm)