1.25 1.3 1.35 1.4 1.45 1.5 1.55 1.6 1.65 1.7 0

1

2

3

4

5

6 tau(Bs) : Fit Value^{hFitPar3}_{Entries 100}

Mean 1.471 RMS 0.1094 Underflow 2 Overflow 3

tau(Bs) : Fit Value

0 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.1 -1

-0.5

0

0.5

1 tau(Bs) : Fit Error^{hFitErr3}_{Entries 100}

Mean 0 RMS 0 Underflow 0 Overflow 100

tau(Bs) : Fit Error