-0.5 0 0.5 1 1.5 0

20

40

60

80

100 f(BuDsDX) : Fit Value^{hFitPar1}_{Entries 100}

Mean 0.3 RMS 1.968e-08 Underflow 0 Overflow 0

f(BuDsDX) : Fit Value

-1 -0.5 0 0.5 1 0

20

40

60

80

100 f(BuDsDX) : Fit Error^{hFitErr1}_{Entries 100}

Mean 0 RMS 0 Underflow 0 Overflow 0

f(BuDsDX) : Fit Error