hPar Entries 100 Mean 10.17 RMS 0.5821 Underflow 0 Overflow 0

8 9 10 11 12 13 14 15 0 2 4 6 8 10 12 14 16 dms: Fit Results

hErr Entries 100 Mean 0.363 RMS 0.1036 Underflow 0 Overflow 0

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 0

5

10

15

20

25 dms: Fit Error