1.25 1.3 1.35 1.4 1.45 1.5 1.55 1.6 1.65 1.7 0

20

40

60

80

100

tau(Bs) : Fit Value^{hFitPar2}_{Entries 1000}

Mean 1.46 RMS 0.03544 Underflow 0 Overflow 0

tau(Bs) : Fit Value

0 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.1 0 100 200 300 400 500 600 700 800 tau(Bs) : Fit Error^{hFitErr2}_{Entries 1000}

Mean 0.03481 RMS 0.0007911 Underflow 0 Overflow 0

tau(Bs) : Fit Error