-0.2 -0.15 -0.1 -0.05 -0 0.05 0.1 0.15 0.2

K-conv

> - RMS(fit) sτ <Err

-0.2 -0.15 -0.1 -0.05 -0 0.05 0.1 0.15 0.2

R-conv

-0.2 -0.15 -0.1 -0.05 -0 0.05 0.1 0.15 0.2

K&R-conv

1 - Err/RMS