-0.03 -0.02 -0.01 0 0.01 0.02 0.03

K-conv

> - Input sτ <Fit

-0.03 -0.02 -0.01 0 0.01 0.02 0.03

R-conv

-0.03 -0.02 -0.01 0 0.01 0.02 0.03

K&R-conv

<Fit>-Inp / Err on Mean