0 1000 2000 3000 4000 5000 6000

K-conv

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25

> vs Evts/Exp smΔ <Err

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000

R-conv

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000

K&R-conv

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

Evts/Exp