9.5 9.6 9.7 9.8 9.9 10 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 0

0.5

1

1.5

2

2.5

3 dms : Fit Value hFitPar3 Entries 10 Mean 10.05 RMS 0.1076 Underflow 0 Overflow 1 dms : Fit Value

0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0.12 0.14 0.16 0.18 0.2 0

0.2

0.4

0.6

0.8

1 dms : Fit Error hFitErr3 Entries 10 Mean 0.1651 RMS 1.053e-09 Underflow 0 Overflow 9 dms : Fit Error