hPar Entries 100 Mean 0.8831 RMS 0.2243 Underflow 0 Overflow 0

0 0.5 1 1.5 2 2.5 0

2

4

6

8

10

12 A(Bs): Fit Results

hErr Entries 100 Mean 0.2136 RMS 0.003576 Underflow 0 Overflow 0

0.19 0.195 0.2 0.205 0.21 0.215 0.22 0.225 0.23 0.235 0.24 0 2 4 6 8 10 12 14 A(Bs): Fit Error