hPar Entries 100 Mean 19.64 RMS 3.416 Underflow 0 Overflow 7

10 15 20 25 30 35 40 0

5

10

15

20

25

30 dms: Fit Results

hErr Entries 100 Mean 0.365 RMS 0.3161 Underflow 0 Overflow 0

0 0.5 1 1.5 2 2.5 0

5

10

15

20

25 dms: Fit Error