10 15 20 25 30 35 40 0 5 10 15 20 25 30 35 1-Gaus Smear ; 1-Gaus Res 1-Gaus Smear ; 2-Gaus Res 2-Gaus Smear ; 1-Gaus Res 2-Gaus Smear ; 2-Gaus Res

dms: Fit Results

0 0.5 1 1.5 2 2.5 0

5

10

15

20

25 dms: Fit Error