0 0.01 0.02 0.03 0.04 0

200

400

600

800

1000

N(unm) vs ct0(true) (cm) : Source 1^{hNvct0_true_unm_1}_{Entries 123006}

Mean 0.02423 RMS 0.01364 Underflow 0 Overflow 4.018e+04

N(unm) vs ct0(true) (cm) : Source 1

0 0.01 0.02 0.03 0.04 0

200

400

600

800

1000

N(unm) vs lambda(Pt,Lt) - true mix (cm) : Source 1^{hNvlam_true_unm_1}_{Entries 123006}

Mean 0.02423 RMS 0.01364 Underflow 0 Overflow 4.018e+04

N(unm) vs lambda(Pt,Lt) - true mix (cm) : Source 1

0 0.01 0.02 0.03 0.04 0 100 200 300 400 500 600 700 N(unm) vs lambda(Pt,Lt) - smear mix (cm) : Source 1^{hNvlam_tag_unm_1}_{Entries 99117}

Mean 0.02452 RMS 0.01368 Underflow 0 Overflow 3.964e+04

N(unm) vs lambda(Pt,Lt) - smear mix (cm) : Source 1

0 0.01 0.02 0.03 0.04 0 100 200 300 400 500 600 700 800 N(unm) vs lambda(Pm,Lt) - true mix (cm) : Source 1^{hNvlam_noK_unm_1}_{Entries 123006}

Mean 0.02528 RMS 0.01388 Underflow 0 Overflow 5.7e+04

N(unm) vs lambda(Pm,Lt) - true mix (cm) : Source 1

0 0.01 0.02 0.03 0.04

200

400

600

800

1000

N(unm) vs lambda(Pt,Lm) - true mix (cm) : Source 1^{hNvlam_Lm_unm_1}_{Entries 123006}

Mean 0.02437 RMS 0.01362 Underflow 202 Overflow 4.027e+04

N(unm) vs lambda(Pt,Lm) - true mix (cm) : Source 1

0 0.01 0.02 0.03 0.04 100

200

300

400

500

600 N(unm) vs lambda(Pm,Lm,Mdef) - smear mix (cm) : Source 1^{hNvlam_meas_unm_1}_{Entries 99117}

Mean 0.02567 RMS 0.01386 Underflow 209 Overflow 5.304e+04

N(unm) vs lambda(Pm,Lm,Mdef) - smear mix (cm) : Source 1