0 0.01 0.02 0.03 0.04 0 20 40

60 80 100

120 140 N(mix) vs ct0(true) (cm) : Source 1^{hNvct0_true_mix_1}_{Entries 42366}

Mean 0.03643 RMS 0.009469 Underflow 0 Overflow 3.76e+04

N(mix) vs ct0(true) (cm) : Source 1

0 0.01 0.02 0.03 0.04 0 20 40

60 80 100

120 140 N(mix) vs lambda(Pt,Lt) - true mix (cm) : Source 1^{hNvlam_true_mix_1}_{Entries 42366}

Mean 0.03643 RMS 0.009469 Underflow 0 Overflow 3.76e+04

N(mix) vs lambda(Pt,Lt) - true mix (cm) : Source 1

0 0.01 0.02 0.03 0.04 0 50 100 150 200 250 300 350 N(mix) vs lambda(Pt,Lt) - smear mix (cm) : Source 1^{hNvlam_tag_mix_1}_{Entries 66255}

Mean 0.0257 RMS 0.01379 Underflow 0 Overflow 3.813e+04

N(mix) vs lambda(Pt,Lt) - smear mix (cm) : Source 1

0 0.01 0.02 0.03 0.04 0 10 20 30 40 50 60 70 80 N(mix) vs lambda(Pm,Lt) - true mix (cm) : Source 1^{hNvlam_noK_mix_1}_{Entries 42366}

Mean 0.03731 RMS 0.009248 Underflow 0 Overflow 3.996e+04

N(mix) vs lambda(Pm,Lt) - true mix (cm) : Source 1

0 0.01 0.02 0.03 0.04 0

20

40

60

80

100

120 N(mix) vs lambda(Pt,Lm) - true mix (cm) : Source 1^{hNvlam_Lm_mix_1}_{Entries 42366}

Mean 0.03631 RMS 0.009583 Underflow 0 Overflow 3.76e+04

N(mix) vs lambda(Pt,Lm) - true mix (cm) : Source 1

0 0.01 0.02 0.03 0.04

50

100

150

200

250

N(mix) vs lambda(Pm,Lm,Mdef) - smear mix (cm) : Source 1^{hNvlam_meas_mix_1}_{Entries 66255}

Mean 0.02646 RMS 0.01389 Underflow 78 Overflow 4.522e+04

N(mix) vs lambda(Pm,Lm,Mdef) - smear mix (cm) : Source 1