Eff_0_9

Entries 310069 Mean 0.1735 RMS 0.1389 Underflow 1 Overflow 0.9924

-0.1 -0.05 -0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0

0.2

0.4

0.6

0.8

1 Eff vs VPDL : Source - 0 - VPDLsmr Eff_1_9

Entries 165372 Mean 0.1947 RMS 0.1221 Underflow 0 Overflow 0.9837

-0.1 -0.05 -0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0

0.2

0.4

0.6

0.8

1 Eff_1_9 Eff vs VPDL : Source - 1 - VPDLsmr Eff_2_9

Entries 24559 Mean 0.115 RMS 0.1225 Underflow 0.9694 Overflow 1

-0.1 -0.05 -0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0

0.2

0.4

0.6

0.8

1 Eff_2_9 Eff vs VPDL : Source - 2 - VPDLsmr

Eff_all_9

Entries 500000 Mean 0.172 RMS 0.1395 Underflow 0.9786 Overflow 0.9865

-0.1 -0.05 -0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 Eff vs VPDL : All Events - VPDLsmr