0 0.01 0.02 0.03 0.04 0

200

400

600

800

1000

N(unm) vs ct0(true) (cm) : Source 1^{hNvct0_true_unm_1}_{Entries 122084}

Mean 0.02397 RMS 0.01372 Underflow 0 Overflow 3.974e+04

N(unm) vs ct0(true) (cm) : Source 1

0 0.01 0.02 0.03 0.04 0

200

400

600

800

1000

N(unm) vs lambda(Pt,Lt) - true mix (cm) : Source 1^{hNvlam_true_unm_1}_{Entries 122084}

Mean 0.02397 RMS 0.01372 Underflow 0 Overflow 3.974e+04

N(unm) vs lambda(Pt,Lt) - true mix (cm) : Source 1

0 0.01 0.02 0.03 0.04 0 100 200 300 400 500 600 700 N(unm) vs lambda(Pt,Lt) - smear mix (cm) : Source 1^{hNvlam_tag_unm_1}_{Entries 98293}

Mean 0.02425 RMS 0.01376 Underflow 0 Overflow 3.921e+04

N(unm) vs lambda(Pt,Lt) - smear mix (cm) : Source 1

0 0.01 0.02 0.03 0.04 0 100 200 300 400 500 600 700 800 N(unm) vs lambda(Pm,Lt) - true mix (cm) : Source 1^{hNvlam_noK_unm_1}_{Entries 122084}

Mean 0.02497 RMS 0.01394 Underflow 0 Overflow 5.622e+04

N(unm) vs lambda(Pm,Lt) - true mix (cm) : Source 1

0 0.01 0.02 0.03 0.04 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

N(unm) vs lambda(Pt,Lm) - true mix (cm) : Source 1^{hNvlam_Lm_unm_1}_{Entries 122084}

Mean 0.02483 RMS 0.01362 Underflow 1605 Overflow 4.136e+04

N(unm) vs lambda(Pt,Lm) - true mix (cm) : Source 1

0 0.01 0.02 0.03 0.04

100

200

300

400

500

N(unm) vs lambda(Pm,Lm,Mdef) - smear mix (cm) : Source 1^{hNvlam_meas_unm_1}_{Entries 98293}

Mean 0.0261 RMS 0.01385 Underflow 1267 Overflow 5.364e+04

N(unm) vs lambda(Pm,Lm,Mdef) - smear mix (cm) : Source 1