0 0.01 0.02 0.03 0.04 0 2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

N(mix) vs ct0(true) (cm) : Source 2^{hNvct0_true_mix_2}_{Entries 14235}

Mean 3e-12 RMS 2.669e-18 Underflow 0 Overflow 0

N(mix) vs ct0(true) (cm) : Source 2

0 0.01 0.02 0.03 0.04 0 2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

N(mix) vs lambda(Pt,Lt) - true mix (cm) : Source 2^{hNvlam_true_mix_2}_{Entries 14235}

Mean 2.828e-10 RMS 2.434e-09 Underflow 0 Overflow 0

N(mix) vs lambda(Pt,Lt) - true mix (cm) : Source 2

0 0.01 0.02 0.03 0.04 0 2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

N(mix) vs lambda(Pt,Lt) - smear mix (cm) : Source 2^{hNvlam_tag_mix_2}_{Entries 14271}

Mean 2.892e-10 RMS 2.521e-09 Underflow 0 Overflow 0

N(mix) vs lambda(Pt,Lt) - smear mix (cm) : Source 2

0 0.01 0.02 0.03 0.04 0 2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

N(mix) vs lambda(Pm,Lt) - true mix (cm) : Source 2^{hNvlam_noK_mix_2}_{Entries 14235}

Mean 2.828e-10 RMS 2.434e-09 Underflow 0 Overflow 0

N(mix) vs lambda(Pm,Lt) - true mix (cm) : Source 2

0 0.01 0.02 0.03 0.04 0

100

200

300

400

500

N(mix) vs lambda(Pt,Lm) - true mix (cm) : Source 2^{hNvlam_Lm_mix_2}_{Entries 14235}

Mean 0.007484 RMS 0.01155 Underflow 4048 Overflow 1292

N(mix) vs lambda(Pt,Lm) - true mix (cm) : Source 2

0 0.01 0.02 0.03 0.04 0

100

200

300

400

500

N(mix) vs lambda(Pm,Lm,Mdef) - smear mix (cm) : Source 2^{hNvlam_meas_mix_2}_{Entries 14271}

Mean 0.007472 RMS 0.01164 Underflow 4014 Overflow 1325

N(mix) vs lambda(Pm,Lm,Mdef) - smear mix (cm) : Source 2