0 0.01 0.02 0.03 0.04 0 50

100

150 200

250 300

350 N(unm) vs ct0(true) (cm) : Source 0^{hNvct0_true_unm_0}_{Entries 24685}

Mean 0.02415 RMS 0.01396 Underflow 0 Overflow 1.05e+04

N(unm) vs ct0(true) (cm) : Source 0

0 0.01 0.02 0.03 0.04 0 50

100

150 200

250 300

350 N(unm) vs lambda(Pt,Lt) - true mix (cm) : Source 0^{hNvlam_true_unm_0}_{Entries 24685}

Mean 0.02415 RMS 0.01396 Underflow 0 Overflow 1.05e+04

N(unm) vs lambda(Pt,Lt) - true mix (cm) : Source 0

0 0.01 0.02 0.03 0.04 0

50

100

150

200

250 N(unm) vs lambda(Pt,Lt) - smear mix (cm) : Source 0^{hNvlam_tag_unm_0}_{Entries 24620}

Mean 0.02423 RMS 0.01393 Underflow 0 Overflow 1.05e+04

N(unm) vs lambda(Pt,Lt) - smear mix (cm) : Source 0

0 0.01 0.02 0.03 0.04 0

50

100

150

200

250 N(unm) vs lambda(Pm,Lt) - true mix (cm) : Source 0^{hNvlam_noK_unm_0}_{Entries 24685}

Mean 0.02451 RMS 0.01406 Underflow 0 Overflow 1.199e+04

N(unm) vs lambda(Pm,Lt) - true mix (cm) : Source 0

0 0.01 0.02 0.03 0.04 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 N(unm) vs lambda(Pt,Lm) - true mix (cm) : Source 0^{hNvlam_Lm_unm_0}_{Entries 24685}

Mean 0.02494 RMS 0.01371 Underflow 307 Overflow 1.078e+04

N(unm) vs lambda(Pt,Lm) - true mix (cm) : Source 0

0 0.01 0.02 0.03 0.04 40 60 80 100 120 140 160 N(unm) vs lambda(Pm,Lm,Mdef) - smear mix (cm) : Source 0^{hNvlam_meas_unm_0}_{Entries 24620}

Mean 0.02561 RMS 0.01393 Underflow 302 Overflow 1.224e+04

N(unm) vs lambda(Pm,Lm,Mdef) - smear mix (cm) : Source 0