0 0.01 0.02 0.03 0.04 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 N(unm) vs ct0(true) (cm) : Source 1^{hNvct0_true_unm_1}_{Entries 19462}

Mean 0.02395 RMS 0.01376 Underflow 0 Overflow 6390

N(unm) vs ct0(true) (cm) : Source 1

0 0.01 0.02 0.03 0.04 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 N(unm) vs lambda(Pt,Lt) - true mix (cm) : Source 1^{hNvlam_true_unm_1}_{Entries 19462}

Mean 0.02395 RMS 0.01376 Underflow 0 Overflow 6390

N(unm) vs lambda(Pt,Lt) - true mix (cm) : Source 1

0 0.01 0.02 0.03 0.04 0

20 40 60

80 100 120

140 N(unm) vs lambda(Pt,Lt) - smear mix (cm) : Source 1^{hNvlam_tag_unm_1}_{Entries 15901}

Mean 0.02414 RMS 0.01382 Underflow 0 Overflow 6233

N(unm) vs lambda(Pt,Lt) - smear mix (cm) : Source 1

0 0.01 0.02 0.03 0.04 0

20 40 60

80 100 120

140 N(unm) vs lambda(Pm,Lt) - true mix (cm) : Source 1^{hNvlam_noK_unm_1}_{Entries 19462}

Mean 0.02492 RMS 0.01398 Underflow 0 Overflow 9025

N(unm) vs lambda(Pm,Lt) - true mix (cm) : Source 1

0 0.01 0.02 0.03 0.04 20 40 60 80 100 120 140 160 180 N(unm) vs lambda(Pt,Lm) - true mix (cm) : Source 1^{hNvlam_Lm_unm_1}_{Entries 19462}

Mean 0.02473 RMS 0.01363 Underflow 196 Overflow 6562

N(unm) vs lambda(Pt,Lm) - true mix (cm) : Source 1

0 0.01 0.02 0.03 0.04

20

40

60

80

100 N(unm) vs lambda(Pm,Lm,Mdef) - smear mix (cm) : Source 1^{hNvlam_meas_unm_1}_{Entries 15901}

Mean 0.02597 RMS 0.01391 Underflow 161 Overflow 8520

N(unm) vs lambda(Pm,Lm,Mdef) - smear mix (cm) : Source 1