0 0.01 0.02 0.03 0.04 0

5

10

15

20

25 N(mix) vs ct0(true) (cm) : Source 1^{hNvct0_true_mix_1}_{Entries 6684}

Mean 0.03658 RMS 0.009443 Underflow 0 Overflow 5927

N(mix) vs ct0(true) (cm) : Source 1

0 0.01 0.02 0.03 0.04 0

5

10

15

20

25 N(mix) vs lambda(Pt,Lt) - true mix (cm) : Source 1^{hNvlam_true_mix_1}_{Entries 6684}

Mean 0.03658 RMS 0.009443 Underflow 0 Overflow 5927

N(mix) vs lambda(Pt,Lt) - true mix (cm) : Source 1

0 0.01 0.02 0.03 0.04 0

10

20

30

40

50

60 N(mix) vs lambda(Pt,Lt) - smear mix (cm) : Source 1^{hNvlam_tag_mix_1}_{Entries 10245}

Mean 0.02582 RMS 0.01388 Underflow 0 Overflow 6084

N(mix) vs lambda(Pt,Lt) - smear mix (cm) : Source 1

0 0.01 0.02 0.03 0.04 0 2 4 6 8 10 12 14 16 N(mix) vs lambda(Pm,Lt) - true mix (cm) : Source 1^{hNvlam_noK_mix_1}_{Entries 6684}

Mean 0.03747 RMS 0.009682 Underflow 0 Overflow 6303

N(mix) vs lambda(Pm,Lt) - true mix (cm) : Source 1

0 0.01 0.02 0.03 0.04 0

5

10

15

20

25 N(mix) vs lambda(Pt,Lm) - true mix (cm) : Source 1^{hNvlam_Lm_mix_1}_{Entries 6684}

Mean 0.03604 RMS 0.01008 Underflow 1 Overflow 5927

N(mix) vs lambda(Pt,Lm) - true mix (cm) : Source 1

0 0.01 0.02 0.03 0.04

10

20

30

40

50 N(mix) vs lambda(Pm,Lm,Mdef) - smear mix (cm) : Source 1^{hNvlam_meas_mix_1}_{Entries 10245}

Mean 0.02721 RMS 0.01395 Underflow 60 Overflow 7182

N(mix) vs lambda(Pm,Lm,Mdef) - smear mix (cm) : Source 1