Eff_0_9

Entries 49477 Mean 0.1794 RMS 0.1346 Underflow 1 Overflow 1

-0.1 -0.05 -0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0

0.2

0.4

0.6

0.8

1 Eff vs VPDL : Source - 0 - VPDLsmr Eff_1_9

Entries 26146 Mean 0.1774 RMS 0.1361 Underflow 0 Overflow 0.99

-0.1 -0.05 -0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0

0.2

0.4

0.6

0.8

1 Eff_1_9 Eff vs VPDL : Source - 1 - VPDLsmr Eff_2_9

Entries 4377 Mean 0.123 RMS 0.1303 Underflow 1 Overflow 1

-0.1 -0.05 -0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0

0.2

0.4

0.6

0.8

1 Eff_2_9 Eff vs VPDL : Source - 2 - VPDLsmr

Eff_all_9

Entries 80000 Mean 0.1708 RMS 0.1404 Underflow 1 Overflow 0.9936

-0.1 -0.05 -0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 Eff vs VPDL : All Events - VPDLsmr