0 0.01 0.02 0.03 0.04 0 200 400 600 800 1000

1200

1400

1600

N(unm) vs ct0(true) (cm) : Source 1^{hNvct0_true_unm_1}_{Entries 195513}

Mean 0.02405 RMS 0.0137 Underflow 0 Overflow 6.363e+04

N(unm) vs ct0(true) (cm) : Source 1

0 0.01 0.02 0.03 0.04 0 200 400 600 800 1000

1200

1400

1600

N(unm) vs lambda(Pt,Lt) - true mix (cm) : Source 1^{hNvlam_true_unm_1}_{Entries 195513}

Mean 0.02405 RMS 0.0137 Underflow 0 Overflow 6.363e+04

N(unm) vs lambda(Pt,Lt) - true mix (cm) : Source 1

0 0.01 0.02 0.03 0.04 0

200

400

600

800

1000

1200

N(unm) vs lambda(Pt,Lt) - smear mix (cm) : Source 1^{hNvlam_tag_unm_1}_{Entries 159960}

Mean 0.02432 RMS 0.01374 Underflow 0 Overflow 6.279e+04

N(unm) vs lambda(Pt,Lt) - smear mix (cm) : Source 1

0 0.01 0.02 0.03 0.04 0

200

400

600

800

1000

1200

N(unm) vs lambda(Pm,Lt) - true mix (cm) : Source 1^{hNvlam_noK_unm_1}_{Entries 195513}

Mean 0.02508 RMS 0.01394 Underflow 0 Overflow 9.002e+04

N(unm) vs lambda(Pm,Lt) - true mix (cm) : Source 1

0 0.01 0.02 0.03 0.04 200 400 600 800 1000

1200

1400

1600

N(unm) vs lambda(Pt,Lm) - true mix (cm) : Source 1^{hNvlam_Lm_unm_1}_{Entries 195513}

Mean 0.02481 RMS 0.01359 Underflow 2128 Overflow 6.547e+04

N(unm) vs lambda(Pt,Lm) - true mix (cm) : Source 1

0 0.01 0.02 0.03 0.04 100 200 300 400 500 600 700 800 900 N(unm) vs lambda(Pm,Lm,Mdef) - smear mix (cm) : Source 1^{hNvlam_meas_unm_1}_{Entries 159960}

Mean 0.02612 RMS 0.01384 Underflow 1706 Overflow 8.585e+04

N(unm) vs lambda(Pm,Lm,Mdef) - smear mix (cm) : Source 1