SM Higgs mass (GeV)

100 110 120 130 140 150

SM value )γγ BR( ×σ 95% CL

0 20 40 60 80 100 120 140 160 Observed Limit Expected Limit σ 1 ± Expected Limit σ 2 ± Expected Limit preliminary -1 DØ, 2.27 fb