histos_270

Entries 22593 Mean 101.5 RMS 48.3 Underflow 0 Overflow 0.07547

(GeV) T b-tagged Jet E

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

0.02

0.04

0.06

0.08 0.1 0.12