[mm] DCA z -600 -400 -200 0 200 400 600

Ratio

0.85

0.90

0.95

1.00

1.05

1.10

1.15

[mm] DCA z

Fraction of Entries/25 mm

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

) > 50 GeV γ(_T

<20 GeV, p

miss TE

<22 μ <20 GeV, T miss

Template for loose photon, E DCA z

>=22 μ <20 GeV, T miss

Template for loose photon, E DCA z