Entries 2.650682e+07 Mean 0.003156 Mean y -0.001201 RMS 0.8023 RMS y 0.09599

η -1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0

PV Correction [ns]

-0.20

-0.15

-0.10

-0.05

-0.00

0.05

0.10

0.15

0.20