maxEcellEnergyAccept Entries 2.650682e+07 Mean 22.04 RMS 16.38

Cell Energy [GeV]

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Cells/2GeV

0 500 1000

1500

2000

2500 310 ×

maxEcellEnergyAcceptHigh

Entries 2.111541e+07 Mean 15.46 RMS 7.671

maxEcellEnergyAcceptMedium

Entries 5391408 Mean 49.11 RMS 14.81