High & Medium Gains

Entries 3047312 Mean 22.26 RMS 16.56

Cell Energy [GeV]

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Cells/2GeV

0 50 100 150 200 250 300 ×

High Gain

Entries 2413206 Mean 15.5 RMS 7.679 Entries = 634106

Mean 49.3 RMS 14.89

Medium Gain

Entries 634106 Mean 49.3 RMS 14.89