timeEnergy2DHighEMECASlot10_2

Entries 37 Mean 22.98 RMS 10.86 p0 0.03± 1.86 p1 0.0009 ± 0.3732

Cell Energy [GeV]

0 10 20 30 40 50 60

Timing Resolution [ns]

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8^{timeEnergy2DHighEMECASlot10_2} ±