High Gain C (Magenta/LightBlue)

Entries 39 Mean 23.55 RMS 11.51 p0 0.020 ± 2.166 p1 0.001 ± 0.293

Cell Energy [GeV]

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Timing Resolution [ns]

0.25

0.30

0.35

0.40

0.45 High Gain C (Magenta/LightBlue) ± ±