High Gain C (Magenta/LightBlue)

Entries 111 Mean 51.94 RMS 20.55 p0 0.237± 4.931 p1 0.0023 ± 0.2497

Cell Energy [GeV]

30 40 50 60 70 80 90 100

Timing Resolution [ns]

0.24

0.25

0.26

0.27

0.28^{High Gain C (Magenta/LightBlue)} ±