HIGH Gain, Z Data (Triangle)

Entries 30 Mean 20.38 RMS 9.116

Cell Energy [GeV]

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Timing Resolution [ns]

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7^{HIGH Gain, Z Data (Triangle)}

HIGH Gain, W Data (Circle)

Entries 28 Mean 18.69 RMS 8.417