maxEcellEnergyAccept Entries 475979 Mean 21.76 RMS 16.18

Cell Energy [GeV]

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Cells/2GeV

310

410 maxEcellEnergyAcceptHigh Entries 383154 Mean 15.45 RMS 7.648

maxEcellEnergyAcceptMedium

Entries 92825 Mean 49.15 RMS 14.9