timeMediumAllBarrelASlots Entries 1699 Mean -0.02371 RMS 0.5937 Constant 24.02 Mean -0.03019 Sigma 0.5203

Time [ns]

-10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10

Entries/20 ps

0 5 10 15 20 25 30 35^{timeMediumAllBarrelASlots}