1 kilometerCockroft-Walton750 KeV H-Linac200 MeV H-Booster 8 GeV pMain Ring150 GeVTevatron800 GeVSwitchyardBeO TargetQuad MagnetsDecay PipeMuon Shield (Berm)Lab ECCFR Detectorpp, Kn, mn<En> ~ 140 GeVBeam Dump221 m320 m915 m

p m n m

+ + fi 100 %

K

+ + fi m n m

64 %