1.41.4

1.21.2

1.01.0

0.80.8

0.60.6

Neutrino MC Corrections

350350

300300

250250

200200

150150

100100

5050

00Energy [GeV]

1.41.4

1.21.2

1.01.0

0.80.8

0.60.6

Anti-neutrino MC Corrections corrresolution,dimuon (Generated events / Smeared events) corracceptance (Smeared events / Smeared events after cross-section cuts)