1.101.10

1.051.05

1.001.00

0.950.95

0.900.90

Neutrino Flux Corrections

350350

300300

250250

200200

150150

100100

5050

00Energy [GeV]

1.101.10

1.051.05

1.001.00

0.950.95

0.900.90

Anti-neutrino Flux Corrections corrisoscalar corrradiative corrcharm-mass corrpropagator corrmodel (All corrections)