2.02.0

1.51.5

1.01.0

0.50.5

0.00.0

-0.5-0.5 xF

3

Higher-Twist (D

2

)0.80.8

0.60.6

0.40.4

0.20.2

0.00.0x

Dasgupta and Webber Calculation

Sidorov Measurement from non-CCFR data

Sidorov Measurement from CCFR data (PZQ/WCL)