0.70.7

0.60.6

0.50.5

0.40.4

0.30.3

0.20.2

0.10.1

0.1101001000 x=.450 NMC

SLAC

BCDMS

BCDMS C

CCFR

MRS R2

CTEQ 4M

GRV 94 HO

0.90.9

0.80.8 x=.350 NMC

E665

1.01.0 x=.275 NMC

GRV 94 HOQ2 [GeV2/c2]F2