100100

8080

6060

4040

2020 x10

-3

0.1101001000 x=.750

SLAC

BCDMS D

BCDMS C

CCFR

MRS R2

CTEQ 4M

GRV 94 HO

0.200.20

0.180.18

0.160.16

0.140.14

0.120.12

0.100.10

0.080.08

0.060.06 x=.650

0.450.45

0.400.40

0.350.35

0.300.30

0.250.25

0.150.15 x=.550

BCDMS

GRV 94 HOQ2 [GeV2/c2]F2